\input musixtex
\input musixsty
\input musixcpt
\tracingstats=2\relax
\hsize=185mm
\vsize=270mm
\hoffset -1.70cm
\voffset -1.54cm
\barsinline=0\relax
\linesinpage=0\relax
\resetfacteurs
\computewidths
\stafftopmarg \Interligne
\staffbotmarg \Interligne
%
\input /taupin/musique/avemarix
\bye



